(m_{top} = 174.1 � 5.4GeV )

• QCD dependence:

QCD On-Off

4.6% 0.8% 3% 0.7%

ΔΓ_{cc}/Γ_{cc} ΔR_b R_b

R_c = 0.1723 ± 0.0001(+0.0001)

ΔΓ_{bb}/Γ_{bb} ΔR_c/R_c

m_{top}

variation in %

• m_{top} dependence:

• SM predictions:

expected because of R_c R_b

R_b = 0.2158 ± 0.0001(−0.0002)