INFN Genova

Experiment:

Istituto Nazionale Fisica Nucleare

Via Dodecaneso 33

I-16146 Genova

DESIGNED BY:

DATE DESIGNED:

TITLE:

NOTES:

REV:

DATE:

050100150200

050100150050100150

200150100050SHEET OF

CLK_TX

CK1_R_ECL

CK0_R_ECL

ECL_HIGH

CK_RX(2:0)

STRBOUT clock

CLK(15:0)

VCC_TX_RX

ECL_RST

LOCKED

RX_STAT0

RX_STAT1

OPT_PWR

Dout(15:0)

G-Link_Rx

SYS_STS

SIG_DET

TTL_RST sens1 sens2 connector2

Din(15:0)

CSREADY micro2

SCLK

SIRFD_ECL

SOVCC_TX_RX

CSCLK_TX

G-Link_Tx

RFD_ECL

SOREADY

SIECL_RST

16BaBar

SAVERIO MINUTOLI

IFR Crate Controller - Top Level

25 Nov. 1997

0111/25/1997

Drawing S.N.

SD 350-730-05-C01