J53231302928272625242322212019181716151413121110987654321A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1J58079787776757473727170696867666596959493929190898887868584838281C32C31C30C29C28C27C26C25C24C23C22C21C20C19C18C17C16C15C14C13C12C11C10C9C8C7C6C5C4C3C2C1SHEET OF

050100150200

150100050150100050

200150100050DATE:

REV:

NOTES:

TITLE:

DATE DESIGNED:

DESIGNED BY:

Istituto Nazionale Fisica Nucleare

Via Dodecaneso 33

I-16146 Genova

Experiment:

INFN Genova

470uF

C85+-GNDGNDGNDGNDVDDVCCVEEVTTVDDVCCVEEVTTGNDM1M2M3M4M5M6M7M8M9M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 C86+-470uF

C87+-470uF

C88+-TB1GNDTB2DinR2

TB4TB5TB7TB8TB10

CLKR4

TB11

TB13

CLKR5

TB14

DinR6

TB16

CLKR6

TB17

DinR7

TB19

CLKR7

TB20

DinR8

TB22

CLKR8

TB23

R1DinR1

50R2CLKR1

50R450R5CLKR2

50R7DinR3

50R8CLKR3

50R10DinR4

50R1150R13DinR5

50R1450R1650R1750R1950R2050R2250R2350TB25

TB26

DinR10

TB28

TB29

TB31

TB32

TB34

CLKR12

TB35

TB37

CLKR13

TB38

DinR14

TB40

CLKR14

TB41

DinR15

TB43

CLKR15

TB44

DinR16

TB46

CLKR16

TB47

R25DinR9

50R26CLKR9

50R2850R29CLKR10

50R31DinR11

50R32CLKR11

50R34DinR12

50R3550R37DinR13

50R3850R4050R4150R4350R4450R4650R4750J26109876543210987654321GNDVCCVDDVEEVTTM26 M27 M28 M29 M30 6461575450474340363359605852535138373945464463625655494842413435J5B32B31B30B29B28B27B26B25B24B23B22B21B20B19B18B17B16B15B14B13B12B11B10B9B8B7B6B5B4B3B2B1GNDGNDGNDGNDGNDVDDVEEVTTVCCJ27321321J28321321GNDGNDVCCVCCC112

100nF

C113

C120

GND100nF

C121

C122

C123

C124

C125

C126

C127

C128

C129

C130

C131

C132

C133

C134

C135

C136

C137

C138

C139

C140

C141

C142

C143

C144

C145

C146

C147

C148

C149

C150

C151

510 Oct. 1997

Drawing S.N.

SD 350-730-06-C01

10/10/1997

011IFR DETECTOR POINT TO POINT DISTRIBUTION BOARD

SAVERIO MINUTOLI

BaBar

Morsetti per connessioni alimentazioni crate

Connettore Sense Alimentatori

External Temperature sensors connectors

Dout2

Dout3

Dout4

Dout5

Dout6

Dout7

Dout8

Dout9

Dout10

Dout11

Dout12

Dout13

Dout14

Dout15

Dout16

CLK1

CLK2

CLK3

CLK4

CLK5

CLK6

CLK7

CLK8

CLK9

CLK10

CLK11

CLK12

CLK13

CLK14

CLK15

CLK16

Din1

Din2

Din3

Din4

Din5

Din6

Din7

Din8

Din9

Din10

Din11

Din12

Din13

Din14

Din15

Din16

Dout1

SENS1

SENS2

/tmp_mnt/net/dsyge2/files1/job/babar_17/cae/babar_plane.sbk(01;81) Wed Dec 10 19:02:28 1997