total multiplicity

DELPHI - Ρs = 183 GeV

1

10

0 20 40 60 80 total multiplicity

10^{-1}

1

0 20 40 60 80

numb. of ch. part.

1

10

0 20 40 numb. of ch. part.

10^{-1}

1

10

0 20 40

ope12

1

10

0 50 100 150 ope12

10^{-1}

1

10

0 50 100 150 abs(pzmis)

DELPHI - Ρs = 183 GeV

1

10

0 20 40 60 80 100 abs(pzmis)

10^{-1}

1

10

0 20 40 60 80 100

min probp,probs

1

10

0 0.25 0.5 0.75 1 min probp,probs

10^{-1}

1

10

0 0.25 0.5 0.75 1 e.m. energy

DELPHI - Ρs = 183 GeV

1

10

10^2

0 20 40 60 80 100 e.m. energy

10^{-1}

1

10

0 20 40 60 80 100

electr. hac ene.

1

10

10^2

0 5 10 15 20 electr. hac ene.

10^{-1}

1

10

10^2

0 5 10 15 20

dedx

1

10

10^2

0 2 4 dedx

10^{-1}

1

10

10^2

0 2 4 min p el

DELPHI - Ρs = 183 GeV

1

10

10^2

0 20 40 60 80 100 min p el

10^{-1}

1

10

0 20 40 60 80 100

max p el

1

10

0 20 40 60 80 100 max p el

10^{-1}

1

10

0 20 40 60 80 100 min isoj

DELPHI - Ρs = 183 GeV

1

10

10^2

0 50 100 150 min isoj

10^{-1}

1

10

0 50 100 150

max isoj

1

10

0 50 100 150 max isoj

10^{-1}

1

10

0 50 100 150 aminv

DELPHI - Ρs = 183 GeV

1

10

0 50 100 150 aminv

10^{-1}

1

10

0 50 100 150

amrec

1

10

0 50 100 150 amrec

10^{-1}

1

10

0 50 100 150

amjet

1

10

0 50 100 150 amjet

10^{-1}

1

10

0 50 100 150 minvf

DELPHI - Ρs = 183 GeV

1

10

10^2

0 50 100 150 minvf

10^{-1}

1

10

0 50 100 150

mrecf

1

10

0 50 100 150 mrecf

10^{-1}

1

10

0 50 100 150

mfit prob

1

10

10^2

0 20 40 60 80 100 mfit prob

1

10

0 20 40 60 80 100