Università degli Studi di Torino Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di Laurea in Fisica

TESI DI LAUREA

SIMULAZIONE MONTECARLO CON GEANT 4 DI UN DOSIMETRO 3D PER FASCI TERAPEUTICI DI PROTONI

Relatore: Prof.ssa Cristiana Peroni

Correlatore: Dott. Roberto Cirio

Candidato: Romina Silvia Gotta

Anno Accademico 1998/1999